LIBRARY	     MGRDLL
DESCRIPTION	'MGRTEST.DLL: Config Box Replace Test DLL'
EXETYPE      WINDOWS
CODE PRELOAD DISCARDABLE
DATA FIXED SINGLE PRELOAD
EXPORTS
    WEP				@1	RESIDENTNAME
	CBRTestProc

