LIBRARY     CATCPL16

DESCRIPTION 'Microsoft Gateway Configuration Control Panel Applet'

EXETYPE     WINDOWS

STUB        'WINSTUB.EXE'

CODE        MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA        MOVEABLE PRELOAD SINGLE

SEGMENTS
    _INIT   MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
    _WEP    FIXED PRELOAD

HEAPSIZE    8192

EXPORTS
            WEP
            CPlApplet       @1
            CatDlgProc      @2  
            AddDlgProc      @3
