NAME         clidemo

DESCRIPTION  'Microsoft OLE Sample Client Application'

EXETYPE      WINDOWS

CODE	     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     16000
STACKSIZE    32000

EXPORTS
; Window procedures
;
        FrameWndProc           @1
        ItemWndProc            @2

; Dialog procedures
;
       fnProperties            @3
       fnInsertNew             @4
       fnAbout                 @5
       fnRetry                 @6
       fnInvalidLink           @7

; OLE Client callbacks
;
        CallBack               @8
        ReadStream             @9
        WriteStream            @10

; timer callback
;
        fnTimerBlockProc       @11
