LIBRARY 		HPHOUI16
DESCRIPTION  	'Hewlett-Packard 16 High Capacity Output UI Applet DLL'

CODE         	LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         	PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE     	1024

SEGMENTS
				_TEXT	PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS 		WEP @1 RESIDENTNAME 

