LIBRARY         MSTEST
DESCRIPTION     'Microsoft Test Library Box'
STUB            'WINSTUB.EXE'
EXETYPE         WINDOWS

CODE            MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA            MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE        2560

EXPORTS     
;                WEP                 @1 RESIDENTNAME
                AboutDlgProc        @2
                AboutTestTool       @3
