LIBRARY     UAETRAP
DESCRIPTION 'UAE TRAP DLL'
STUB	    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE     WINDOWS

CODE	    MOVEABLE PRELOAD
DATA	    MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096

EXPORTS     
            WEP             @1 RESIDENTNAME
            UAETrap         @2
            MyFaultHandler  @3
