LIBRARY     TESTSCRN
DESCRIPTION 'TESTSCR - Copyright Microsoft Corp. 1990-1991'
STUB     'WINSTUB.EXE'
EXETYPE     WINDOWS

CODE        MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA        MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   8192

SEGMENTS
            COMP
            CLIP
            DUMP
            LIBMAIN
            INIT_TEXT   PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS
            fDumpScreen          @1
            fDumpWindow          @2
            fCompScreen          @3
            fCompWindow          @4
            fViewScreen          @5     ; Front end API only
            fCompFiles           @6
            fFileInfo            @7
    fDelScreen         @8
    DetermineMode        @9     ; Front end API only
    fGetDLLVersion      @10
    fGetMaxScreen       @11
    fGetOS              @12
    fDumpSrnToClip      @13
    fDumpWndToClip      @14
    fDumpFileToClip     @15
    fSaveSrnToDIB       @16
    fSaveWndToDIB       @17
    fSaveFileToDIB      @18
    fIntsToStr          @19
    fGetScreenAttr      @20
            DetermineColours    @21
    WSCR_EventError     @30
    WSCR_WindowMissing  @31
    WEP                 @35 RESIDENTNAME
    fDumpWindowActivate @36
    fCompWindowActivate @37
    fDumpWndToClipActivate   @38
    fSaveWndToDIBActivate    @39
    fDumpScreenActivate @40
    fCompScreenActivate @41
    fDumpSrnToClipActivate   @42
    fSaveSrnToDIBActivate    @43
