NAME TESTScrx

DESCRIPTION 'NT TESTScrn User Interface for TESTScr.DLL'


EXETYPE WINDOWS

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 5120

EXPORTS
    MainWndProc
    ViewWndProc2
    About
    Dump
    View
    File
    Memory
    FileInfo
    Delete
