NAME		TESTAPP

DESCRIPTION	'Microsoft Multi Network Provider Test Tool: Version 1.0'
EXETYPE		WINDOWS
PROTMODE
STUB		'WINSTUB.EXE'

CODE 		MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL PURE
DATA 		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE	3072
STACKSIZE	8096

SEGMENTS
	_TEXT	PRELOAD

EXPORTS
	MainWndProc		 @1
	MainWndMenuProc		 @2
IMPORTS





