LIBRARY        OIGFS400
DESCRIPTION    'Oi/GFS r00.04.24 SccsId @(#) libgfs.def 1.32@(#)'
CODE	       LOADONCALL DISCARDABLE PRELOAD
DATA	       MOVEABLE SINGLE PRELOAD
HEAPSIZE       1024

EXPORTS
	       DllMain			@1
               gfsclose                 @2
               gfscreat                 @3
               gfsgeti                  @4
               gfsopen                  @5
               gfsopts                  @6
               gfsputi                  @7
               gfsread                  @8
               gfswrite                 @9
               gfsxtrct                 @10
               gfsgtdata                @11
	       gfsdelpgs		@15
	       IsAWDFile		@16
               CopyStorage              @17
               IsStorage                @18
