LIBRARY        OISLB400
DESCRIPTION 'OISLB400'
SEGMENTS
		OISLB400_TEXT PRELOAD DISCARDABLE
CODE    LOADONCALL DISCARDABLE MOVEABLE 
DATA    PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE       128
EXPORTS
    IMGScanProp           @4
    IMGOpenScanner        @5
    IMGCloseScanner       @6

    IMGScanOpts           @7
    IMGDefScanOpts        @8
    IMGGetScanOpts        @9
    IMGSaveScanOpts       @10

    IMGResetScanner       @11
    IMGScannerStatus      @12

    IMGGetScanDataInfo    @18

    IMGScannerPaperEject  @21
    IMGScannerPaperFeed   @22
    IMGScannerBeep        @23

    IMGGetCapability	  @24
    IMGEnaKeypanel        @25
    IMGSetDataOpts	  @26
    IMGGetScanInfoItem    @28

    IMGEnaPreFeed         @29
    IMGInqPreFeed         @30

    IMGGetScanVersion     @31

    IMGScanOpts_Enh       @33
    IMGGetScanImageInfo   @34
    TwainWndProc          @35
    IMGTwainScanPages     @36
