NAME	ta

DESCRIPTION 'Timer Device Driver Test Application'

STUB	'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE	FIXED
DATA	FIXED MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192

EXPORTS
    AppWndProc		@2
    fnAboutDlg		@3
    fnDelayDlg		@4
    fnFileDlg		@5
    TimeCallback	@6
