NAME    CONTROL

DESCRIPTION 'Microsoft Windows NT Control Panel '

STUB	'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE	PRELOAD MOVEABLE
DATA	PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  512
STACKSIZE 4096

EXPORTS
   CPlWndProc
   fnText
   MessageFilter
