NAME  SCRNSAVE

DESCRIPTION   'SCRNSAVE : Default Screen Saver'

STUB	'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE	PRELOAD MOVEABLE
DATA	PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  512
STACKSIZE 4096

EXPORTS
   DefaultProc
   ArrowControlProc
   CPlWndProc
   CPlAbout
   fnText
