LIBRARY         SYSDM
DESCRIPTION     'Computer Object Alert Configuration Page'

CODE            MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA            MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE        1024

EXPORTS
                CPlApplet
