LIBRARY	XX_Debug

EXPORTS
	expXX_activated		= XX_activated	CONSTANT
	expXX_mask		= XX_mask	CONSTANT
	expXX_assertions	= XX_assertions	CONSTANT
	expXX_auditmask		= XX_auditmask	CONSTANT
	XX_DDlg
	XX_DebugMessage
	XX_AssertionFailure
	XX_FormatMessage

#ifdef XFAUDIT

	XX_audit_malloc
	XX_audit_calloc
	XX_audit_free
	XX_audit_realloc
	XX_audit_CreateDIBitmap
	XX_audit_CreateFont
	XX_audit_CreateFontIndirect
	XX_audit_CreatePalette
	XX_audit_CreatePen
	XX_audit_CreatePenIndirect
	XX_audit_CreateSolidBrush
	XX_audit_DeleteObject
	XX_audit_LoadBitmap
	XX_audit_CreateBitmap
	XX_audit_CreatePatternBrush
	XX_audit_CreateCompatibleDC
	XX_audit_DeleteDC
	XX_audit_GetDC
	XX_audit_ReleaseDC
	XX_audit_CreateDC

#endif   /* XFAUDIT */

