NAME        DRWATSON WINDOWAPI
DESCRIPTION 'System Diagnostic Utility'
EXETYPE     WINDOWS
STUB        '..\bin\WINSTUB.EXE'
CODE        MOVEABLE PRELOAD NONDISCARDABLE
DATA        MULTIPLE MOVEABLE PRELOAD
HEAPSIZE    512
STACKSIZE   9216  ; 4K for interrupt, 5K for program
EXPORTS
   SherlockWndProc      @1
   SherlockDialog       @2
;   CallMe               @3
   
