LIBRARY RPC16C5

EXETYPE WINDOWS

DESCRIPTION 'Windows Remote Procedure Call NetBios Client Transport'

CODE DISCARDABLE MOVEABLE
DATA MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS 
    "RPC16C5_FIXED" FIXED

EXPORTS
    WEP                             @2
    TRANSPORTLOAD		    @1
    OPEN
    CLOSE
    SEND
    RECEIVE
