LIBRARY RPC16C1

EXETYPE WINDOWS

DESCRIPTION 'Windows Remote Procedure Call Named Pipe Client Transport'

DATA MOVEABLE SINGLE

EXPORTS
    TRANSPORTLOAD		    @1
    WEP                             @2
