LIBRARY 			HPPJL
DESCRIPTION  	'Hewlett-Packard PJL Language Applet DLL'

CODE         	LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         	PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE     	1024

SECTIONS
SHAREDDATA      READ WRITE SHARED

EXPORTS
;;					WEP @1 RESIDENTNAME ;; required WEP entry point (uses library WEP routine)

