LIBRARY         HPPJL16
DESCRIPTION     'Hewlett-Packard 16 bit PJL Language Applet DLL'

CODE            LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE        1024

EXPORTS
                WEP @1 RESIDENTNAME
