LIBRARY                 HPRRM
DESCRIPTION     'Hewlett-Packard RRM Applet DLL'

CODE            LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD FIXED SINGLE

HEAPSIZE        1024

EXPORTS
;;                                      WEP @1 RESIDENTNAME ;; required WEP entry point (uses library WEP routine)

