LIBRARY                 HPRRM16
DESCRIPTION     'Hewlett-Packard 16 bit RRM Applet DLL'

CODE            LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD FIXED SINGLE

HEAPSIZE        1024

SEGMENTS
				_TEXT	PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS
				WEP @1 RESIDENTNAME ;; required WEP entry point (uses library WEP routine)
