LIBRARY			HPECUI16
DESCRIPTION		'Hewlett-Packard 16 Bit Printer UI Applet DLL'

CODE			LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA			PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE		1024

SEGMENTS
				_TEXT	PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS			WEP @1 RESIDENTNAME 

