LIBRARY 		HPMSUI16
DESCRIPTION  	'Hewlett-Packard 16 bit Mass Storage UI Applet DLL'

CODE         	LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         	PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE     	1024

SEGMENTS
				_TEXT	PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS			WEP @1 RESIDENTNAME 

