LIBRARY 		HPALERTS
DESCRIPTION  	'Hewlett-Packard Alerts DLL'
DATA         	PRELOAD MOVEABLE SINGLE
CODE         	LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
HEAPSIZE     	1024
