NAME        UAETRAP
DESCRIPTION 'UAE TRAP Test'
STUB	    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE     WINDOWS

CODE	    MOVEABLE PRELOAD
DATA	    MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096

EXPORTS     
            MyFaultHandler
