NAME         unitest

DESCRIPTION  'Microsoft Windows Unicode TAPI tests'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     4024
STACKSIZE    12120

EXPORTS
   MainWndProc     @1
   About           @2

;IMPORTS
;   kernel._DebugOutput
