NAME         ESPEXE
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     4096
STACKSIZE    16384
