NAME            LIGHTS.EXE
DESCRIPTION     'Modem Management -- Modem Activity Monitor Tray Applet'
EXETYPE		WINDOWS

STUB            'WINSTUB.EXE'

CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE       8192
HEAPSIZE        1024
