LIBRARY MODEMUI
EXETYPE WINDOWS
PROTMODE

DESCRIPTION     'Windows Modem Diagnostics'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA    MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS

	MdmDbgInit				@100
	MdmDbgDeinit			@101

	MdmDbgRegisterObject 	@110
	MdmDbgUnRegisterObject	@111

	MdmDbgNotify			@120

	MdmDbgTrace1			@130
	MdmDbgTrace2			@131
	MdmDbgTrace3			@132
	MdmDbgTrace4			@133
	MdmDbgTrace5			@134
	MdmDbgTrace6			@135
	MdmDbgTrace7			@136
	MdmDbgTrace8			@137
