LIBRARY MODEMUI
EXETYPE WINDOWS
PROTMODE

DESCRIPTION     'Windows Modem Properties'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA    MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS
    Mdm_CommConfigDialog        @1
    UnimodemGetDefaultCommConfig @10

    ; Stubs to KERNEL32
    drvCommConfigDialogW        @2
    drvCommConfigDialogA        @3
    drvSetDefaultCommConfigW    @4
    drvSetDefaultCommConfigA    @5
    drvGetDefaultCommConfigW    @6
    drvGetDefaultCommConfigA    @7
