; thumb32.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      IMGTHUMB.OCX

EXPORTS
	DllCanUnloadNow     @1 PRIVATE
	DllGetClassObject   @2 PRIVATE
	DllRegisterServer   @3 PRIVATE
	DllUnregisterServer @4 PRIVATE
