LIBRARY     OIDIS400       ; application's module name

DESCRIPTION 'Sequence File library'

;EXETYPE    WINDOWS

CODE        MOVEABLE DISCARDABLE SHARED LOADONCALL EXECUTEONLY ; code can be moved in memory

DATA        MOVEABLE SINGLE

;HEAPSIZE   128

EXPORTS IMGDisplayFile              @1
    IMGClearWindow                  @2
;    IMGSavetoFile                   @6
    IMGEnableScrollBar              @7
    IMGUpdateScrollBar              @8
    IMGDisableScrollBar             @9
    IMGWriteDisplay                 @11
    IMGCloseDisplay                 @12
    IMGRepaintDisplay               @13
    IMGScrollDisplay                @14
    IMGOrientDisplay                @16
    IMGReadDisplay                  @21
    IMGSeekDisplay                  @22
    IMGCacheFile                    @33
    IMGCacheDiscard                 @34
    IMGOpenDisplayCgbw              @37
    GetBuffer                       @39
    IMGSetParmsCgbw                 @42
    IMGGetParmsCgbw                 @43
    IMGConvertImage                 @44
;    IMGSavetoFileCgbw               @45
;    SavetoFileCgbwF                 @49
    SeqfileInit                     @50
    SeqfileDeInit                   @51
    IMGClipboardCgbw                @52
    IMGCacheDiscardFileCgbw         @53
    IMGGetVersion                   @54
;    IMGNavIsHere                    @55
;    IMGCalcViewRect                 @56
;    IMGGetViewRect                  @57
    IMGSavetoFileEx                 @58
    IMGAssociateWindow              @59
    IMGUnassociateWindow            @60
;    IMGLoadPreprocessedFile         @61
;    IMGLoadPreprocessedData         @62
    IMGGetScalingAlgorithm          @63
    IMGSetScalingAlgorithm          @64
    CacheTimerProc                  @65
    SeqfileDeReg                    @66
    IMGSetProp                      @67
    IMGGetProp                      @68
    IMGRemoveProp                   @69
    OiOpStartOperation              @70
    OiOpContinueOperation           @71
    OiOpEndOperation                @72
    IMGCacheFilesInCache            @73
;    AnTextEditCtlDlgProc	     @74
    OiAnSelectByMarkAttrib          @77
    OiAnSelectByMarkNamedBlock      @78
;    PrivConv                        @81
;    EditEnumFunc		     @82
    PrivRenderToDC                  @83
    IMGSetDC                        @84
    IMGClearImageEx                 @85
    OiAnRenderClipboardFormat       @86

; Oi Log Routines
    LoadLogger                      @87
    LogEvent                        @88
    StartWatch                      @89
    StopWatch                       @90
    
    OiAnEmbedAllData                @91
    SetSeqfileWnd                   @92
    DllMain                         @93  ;RESIDENTNAME
    IMGConvertRect                  @94
    IMGCacheUpdate                  @95
    TimerClearAll                   @96
    TimerGetAll                     @97
    Test                            @98
    OiIsPointOverSelection          @99
    CompressImage                   @100
    DecompressImage                 @101
    OiRotateAllPages                @102
    IMGPaintToDC                    @103
    OiUndoEndOperation              @105
    OiUndo                          @106
    OiRedo                          @107
    OiOpAbortOperation              @108


;    S3216_ThunkData32               @200  RESIDENTNAME
;    S3216_ThunkConnect32            @201  RESIDENTNAME
;    IMGFileAccessCheckThunk         @202  RESIDENTNAME


    IMGRegWndw32                    @400 ;RESIDENTNAME
    IMGDeRegWndw32                  @401 ;RESIDENTNAME
    IMGDisplayErrorMessage32        @402 ;RESIDENTNAME
    IMGFileListDirNames32           @403 ;RESIDENTNAME
    IMGGetFileType32                @404 ;RESIDENTNAME
    IMGGetImgCodingCgbw32           @405 ;RESIDENTNAME
