LIBRARY    OICOM400       ; application's module name

DESCRIPTION 'Compression/Expansion library'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL SHARED     ; code can be moved in memory
DATA    MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE 128

EXPORTS
     OIExpand                    @1
     OICompress                  @2
;     GetCompRowsPerStrip         @3
     GetCmpDataWiis		 @4
     PutUncmpDataWiis		 @5
     GetUncmpDataWiis		 @6
     PutCmpDataWiis		 @7
;     GetUncmpDataSeqfile         @8
;     PutCmpDataSeqfile           @9
;     GetCmpDataSeqfile           @11
;     PutUncmpDataSeqfile         @12
     OICompressJpegInfo 	 @13
     OICompressJpegCleanUp	 @14
     OIExpandJpegCleanUp	 @15
     IMGGetTaskData              @16
     IMGFreeTaskData             @17
                                  
