LIBRARY    OIPRT400
DESCRIPTION 'OPEN/image Printing'

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE EXECUTEONLY LOADONCALL
DATA    MOVEABLE SINGLE
EXETYPE WINDOWS

HEAPSIZE  128

SEGMENTS _TEXT PRELOAD

EXPORTS
    PrtAbortProc        @1
    PrtAbortDlgProc     @2
    IMGPrtFiles         @3
    OiPrtGetOpts        @4
    OiPrtSetOpts        @5
