LIBRARY		ACMCMPRS
DESCRIPTION	'Microsoft Compressed Audio Stream Handler'
PROTMODE
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE	1024
SEGMENTS	_TEXT MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
		_INIT MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
EXPORTS		WEP NODATA
		DllGetClassObject
		DllCanUnloadNow
