NAME    DDT

DESCRIPTION 'Display Test'

STUB	'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA	MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192
