NAME    MCITEST

DESCRIPTION 'Multimedia Windows MCI Test Application '

STUB    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4024
STACKSIZE 8000

EXPORTS
