NAME	XMPL

DESCRIPTION 'Example portable windows code - not to be run!'

EXETYPE WINDOWS

CODE	MOVEABLE
DATA	MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  256
STACKSIZE 4096

EXPORTS
   MyWndProc	@1
