LIBRARY  ShellHook  INITINSTANCE

DESCRIPTION  'Multilingual Language Indicator DLL'

SECTIONS
    .SHDATA READ WRITE SHARED

EXPORTS
    StartShell                  @1, noname
    StopShell                   @2, noname
    RegisterHookSendWindow      @3, noname

;FE_IME:   GetIMEStatus         @4, noname
;FE_IME:   SetNotifyWnd         @5, noname
;FE_IME:   GetLastActiveWnd     @6, noname
;FE_IME:   GetLastFocusWnd      @7, noname
;FE_IME:   GetLayout            @8, noname

;WINDOWS_PE:  SetNotifyWnd      @5, noname
;WINDOWS_PE:  GetLastActiveWnd  @6, noname
;WINDOWS_PE:  GetLastFocusWnd   @7, noname

