LIBRARY   SHCOMPUI

DESCRIPTION 'Microsoft Windows NT Shell File Compression Support '

EXETYPE WINDOWS

CODE	PRELOAD MOVEABLE
DATA	PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  512
STACKSIZE 4096

EXPORTS
   DllCanUnloadNow
   DllGetClassObject
   ShellChangeCompressionAttribute


