LIBRARY LOG

STACKSIZE   1048576

EXPORTS
    DllMain

    LogReInitA
    LogReInitW
    LogSetVerboseLevel
    LogSetVerboseBitmap
    LogA
    LogW
    LogIfA
    LogIfW
    LogTitleA
    LogTitleW
    LogLineA
    LogLineW
    LogDirectA
    LogDirectW
    SuppressAllLogPopups
    LogSetErrorDest
    LogDeleteOnNextInit
    LogBegin
    LogEnd
