LIBRARY VERIFIER

EXPORTS

        VerifierSetFlags
        VerifierQueryRuntimeFlags
        VerifierSetRuntimeFlags
        VerifierCreateRpcPageHeap
        VerifierDestroyRpcPageHeap
        VerifierEnableFaultInjectionTargetRange
        VerifierDisableFaultInjectionTargetRange
        VerifierEnableFaultInjectionExclusionRange
        VerifierDisableFaultInjectionExclusionRange
        VerifierSetFaultInjectionProbability
        VerifierIsDllEntryActive 
        VerifierIsCurrentThreadHoldingLocks 
        VerifierAddFreeMemoryCallback 
        VerifierDeleteFreeMemoryCallback 
        VerifierStopMessage
        VerifierLogMessage


        
        
        

