LIBRARY

EXPORTS

	; PRIVATE means that it won't be in the link lib, so a LoadLibrary call is required.

	; for baked in providers
	TimeProvOpen                            PRIVATE
	TimeProvCommand                         PRIVATE
	TimeProvClose                           PRIVATE

	; entry point for regsvr32
	; The linker gives us warnings if we don't make these private.
	; DllRegisterServer                       PRIVATE
	; DllUnregisterServer                     PRIVATE
        ; DllInstall                              PRIVATE

