LIBRARY DCAP16
DESCRIPTION 'DirectCapture 16-bit half'

EXETYPE         WINDOWS

CODE            PRELOAD MOVEABLE 
DATA            PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE        1024

IMPORTS
        C16ThkSL01      = KERNEL.631
        ThunkConnect16  = KERNEL.651

EXPORTS
        THK_THUNKDATA16 @1  RESIDENTNAME
        DllEntryPoint   @2  RESIDENTNAME

