LIBRARY
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  4096

IMPORTS
          C16ThkSL01     = KERNEL.631
          ThunkConnect16 = KERNEL.651
          TILEBUFFER     = KERNEL.613
          UNTILEBUFFER   = KERNEL.614
          ;;__FLATDS       = KERNDL.455

EXPORTS
          WEP                        @1 RESIDENTNAME NODATA PRIVATE
          DllEntryPoint              @4 RESIDENTNAME
          vidxAllocHeaders           @6 NONAME ;Internal
          vidxFreeHeaders            @7 NONAME ;Internal
          vidxAllocBuffer            @8 NONAME ;Internal
          vidxAllocPreviewBuffer     @9 NONAME ;Internal
          vidxFreeBuffer             @10 NONAME ;Internal
          vidxSetRect                @11 NONAME ;Internal
          vidxFrame                  @12 NONAME ;Internal
          vidxAddBuffer              @13 NONAME ;Internal
          vidxGetErrorText           @14 NONAME ;Internal
          vidxUpdate                 @15 NONAME ;Internal
          vidxDialog                 @16 NONAME ;Internal
          vidxStreamInit             @17 NONAME ;Internal
          vidxStreamFini             @18 NONAME ;Internal
          vidxConfigure              @19 NONAME ;Internal
          vidxOpen                   @20 NONAME ;Internal
          vidxClose                  @21 NONAME ;Internal
          vidxGetChannelCaps         @22 NONAME ;Internal
          vidxStreamReset            @23 NONAME ;Internal
          vidxStreamStart            @24 NONAME ;Internal
          vidxStreamStop             @25 NONAME ;Internal
          vidxStreamUnprepareHeader  @26 NONAME ;Internal
          vidxCapDriverDescAndVer    @27 NONAME ;Internal
          vidxMessage    	     @28 NONAME ;Internal
          vidxFreePreviewBuffer	     @29 NONAME ;Internal
