LIBRARY RASMONTR
EXPORTS
    InitHelperDll
    RutlAlloc
    RutlFree
    RutlStrDup
    RutlDwordDup
    RutlCreateDumpFile
    RutlCloseDumpFile
    RutlGetOsVersion
    RutlGetTagToken
    RutlParse
    RutlIsHelpToken
    RutlAssignmentFromTokens
    RutlAssignmentFromTokenAndDword
    GetDiagnosticFunctions


