LIBRARY      AWDCXC32
PROTMODE

SEGMENTS
CODE 		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE EXECUTEREAD
DATA 		PRELOAD MOVEABLE SINGLE

EXPORTS
	DcxCodecInit    @10
	DcxCodecConvert @11
