LIBRARY      FAXCODEC
EXETYPE      WINDOWS 3.1

PROTMODE

SEGMENTS
INIT_TEXT	PRELOAD FIXED EXECUTEREAD
CODE 		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE EXECUTEREAD
DATA 		PRELOAD MOVEABLE SINGLE

EXPORTS

WEP	        @1	RESIDENTNAME

FaxCodecInit    @10
FaxCodecConvert	@11
FaxCodecCount   @13

FaxCodecChange  @14

BitReverseBuf   @20
InvertBuf       @21

